 -1.088462416E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.598500E+00  dx in pixels
 -6.977900E+00  dy in pixels
      1.015709  scalx
      1.020258  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
