 -8.871617020E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.249471E+01  dx in pixels
 -2.942095E+01  dy in pixels
      1.014666  scalx
      1.021285  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
