 -1.079524002E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.285800E+00  dx in pixels
 -5.185400E+00  dy in pixels
      1.016036  scalx
      1.020083  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
