 -1.088385211E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.675300E+00  dx in pixels
 -9.281800E+00  dy in pixels
      1.015084  scalx
      1.020674  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
