 -1.056185658E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.543300E+00  dx in pixels
 -7.553100E+00  dy in pixels
      0.994374  scalx
      1.021956  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
