 -1.018460630E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.219600E+00  dx in pixels
 -9.038700E+00  dy in pixels
      1.017302  scalx
      1.018593  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
