 -1.021441128E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.197800E+00  dx in pixels
 -7.608100E+00  dy in pixels
      1.016711  scalx
      1.019692  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
