 -1.026544088E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.810000E-01  dx in pixels
 -7.998900E+00  dy in pixels
      1.015010  scalx
      1.020490  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
