 -1.018358049E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.497200E+00  dx in pixels
 -7.364300E+00  dy in pixels
      1.013700  scalx
      1.022132  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
