 -7.906191200E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.366546E+01  dx in pixels
 -3.124125E+01  dy in pixels
      1.016342  scalx
      1.020549  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
