 -1.014619750E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.132000E-01  dx in pixels
 -7.865400E+00  dy in pixels
      1.014034  scalx
      1.022629  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
