 -1.002965529E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.389500E+00  dx in pixels
 -6.307900E+00  dy in pixels
      1.017635  scalx
      1.019549  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
