 -7.912237740E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.604164E+00  dx in pixels
 -3.176678E+01  dy in pixels
      1.014796  scalx
      1.020770  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
