 -9.793747740E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.381600E+00  dx in pixels
 -7.616400E+00  dy in pixels
      1.016154  scalx
      1.019386  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
