 -8.546873560E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.264225E+01  dx in pixels
 -2.862376E+01  dy in pixels
      1.011990  scalx
      1.023008  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
