 -1.030455756E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.642000E-01  dx in pixels
 -3.719300E+00  dy in pixels
      1.013834  scalx
      1.021475  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
