 -1.016917863E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.794800E+00  dx in pixels
 -3.175300E+00  dy in pixels
      1.016312  scalx
      1.020606  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
