 -8.453774650E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.723386E+00  dx in pixels
 -2.661765E+01  dy in pixels
      1.015082  scalx
      1.021724  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
