 -9.918070650E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.017800E+00  dx in pixels
 -5.286300E+00  dy in pixels
      1.015611  scalx
      1.020521  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
