 -1.028438552E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.419900E+00  dx in pixels
 -4.244500E+00  dy in pixels
      1.016418  scalx
      1.020657  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
