 -1.117082542E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.437255E-02  dx in pixels
 -2.171517E-02  dy in pixels
      1.025017  scale x
      1.026373  scale y
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
