 -8.760980940E-03 -2.132042654E-03 -3.378036750E-04 -3.211353118E-04  rotation in radian
 -1.011032E+01  dx in pixels
 -3.031218E+01  dy in pixels
      1.014472  scalx
      1.022191  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
