 -1.075523881E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.427600E+00  dx in pixels
 -5.716100E+00  dy in pixels
      1.013733  scalx
      1.021328  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
