 -7.664288917E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.809400E+00  dx in pixels
 -2.843102E+01  dy in pixels
      1.021742  scalx
      1.015003  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
