 -1.057177891E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.160300E+00  dx in pixels
 -5.961800E+00  dy in pixels
      1.015203  scalx
      1.022087  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
