 -1.016274185E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.741000E+00  dx in pixels
 -7.278600E+00  dy in pixels
      1.017774  scalx
      1.019583  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
