 -1.087406026E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.084000E+00  dx in pixels
 -6.798300E+00  dy in pixels
      1.015097  scalx
      1.022665  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
