 -9.467231280E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.883496E+00  dx in pixels
 -5.530045E+00  dy in pixels
      1.014728  scalx
      1.022011  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
