 -1.089705628E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.508400E+00  dx in pixels
  1.526650E+01  dy in pixels
      1.016247  scalx
      1.021177  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
