 -8.820418130E-03 -1.609174430E-03 -3.144103252E-04 -3.016400794E-04  rotation in radian
  1.542219E+01  dx in pixels
 -3.574868E+01  dy in pixels
      1.014408  scalx
      1.021554  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
