 -1.078413001E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.715300E+00  dx in pixels
 -6.293900E+00  dy in pixels
      1.027116  scalx
      1.015108  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
