 -9.029540750E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.231623E+01  dx in pixels
 -2.809578E+01  dy in pixels
      1.017190  scalx
      1.018341  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
