 -1.092595875E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.677000E-01  dx in pixels
 -5.237300E+00  dy in pixels
      1.018985  scalx
      1.017023  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
