 -1.064475859E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.625700E+00  dx in pixels
 -5.623600E+00  dy in pixels
      1.019281  scalx
      1.018450  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
