 -1.119785869E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.435313E-02  dx in pixels
  5.723518E-02  dy in pixels
      1.027574  scale x
      1.023812  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
