 -9.114558520E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.894132E+00  dx in pixels
 -3.267611E+01  dy in pixels
      1.013511  scalx
      1.022410  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
