 -1.076233352E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.638300E+00  dx in pixels
 -1.083830E+01  dy in pixels
      1.014584  scalx
      1.021259  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
