 -9.410919150E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.005215E+01  dx in pixels
 -2.741319E+01  dy in pixels
      1.008976  scalx
      1.025811  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
