 -1.041297672E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.274000E-01  dx in pixels
 -5.910500E+00  dy in pixels
      1.019940  scalx
      1.017220  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
