 -1.052798381E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.572200E+00  dx in pixels
 -5.928800E+00  dy in pixels
      1.016883  scalx
      1.019417  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
