 -8.998471880E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.025912E+01  dx in pixels
 -2.798087E+01  dy in pixels
      1.013821  scalx
      1.022670  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
