 -1.065051588E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.132000E+00  dx in pixels
 -5.666300E+00  dy in pixels
      1.015591  scalx
      1.021382  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
