 -1.082264886E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.804400E+00  dx in pixels
 -5.573200E+00  dy in pixels
      1.014380  scalx
      1.022933  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
