 -1.085304797E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.018100E+00  dx in pixels
 -3.698700E+00  dy in pixels
      1.016304  scalx
      1.020651  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
