 -1.126881237E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.947442E-02  dx in pixels
 -2.140323E-02  dy in pixels
      1.023869  scale x
      1.025212  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
