 -1.028409661E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.170900E+00  dx in pixels
 -8.347500E+00  dy in pixels
      1.015542  scalx
      1.020823  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
