 -1.053528281E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.744000E-01  dx in pixels
 -8.642400E+00  dy in pixels
      1.013332  scalx
      1.022463  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
