 -1.030269351E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.538200E+00  dx in pixels
 -8.527000E+00  dy in pixels
      1.013546  scalx
      1.022206  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
