 -8.169004070E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.235384E+01  dx in pixels
 -3.119426E+01  dy in pixels
      1.016428  scalx
      1.020454  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
