 -1.015833407E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.767500E+00  dx in pixels
 -6.859000E+00  dy in pixels
      1.017856  scalx
      1.019096  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
